CALORIMETER JET PT(GeV)

0 20 40 60 80 100 120 140 160

Eff-Calor-Parton(CALOR OUTERLOOP/DENOM)

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1 Graph

PARTON JET PT (GeV)

0 20 40 60 80 100 120 140 160

Eff-Calor-Parton(PARTON OUTERLOOP/DENOM)

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1 Graph